I Prova di Esonero

Università degli Studi Roma Tre FS2, Elettromagnetismo

Dipartimento di Matematica A.A. 2002/2003

Roma, 07/11/2002

RISULTATI

Matricola 1° Esercizio 2° Esercizio 3° Eserciz io Voto finale

102269/75 3 8 4 15

205197/75 3 9 7 19

200012/34 9 10 10 29

207985/88 3 7 3 16

202449/72 0 8 - 8

24391/5 3 10 8 21

205529/72 4 10 4 18

116282/11 6 7 7 20

207130/48 6 9 10 25

209928/91 5 7 5 17

205237/38 6 10 10 26

I risultati s ono espressi in trentesimi.