Risultati Appello A e Recupero Esoneri (13/1/2004)

n. matricola  voto recupero  Voto esame
101495/51  18
220699  28  28
116172/99  81 % → 27 (I eson.)  25
238848  28
206529/72 100 % → 27 (I eson.)  28
2441570  18
109552/13  60 % → 22 (I eson.)  21
105238  47 % → 18 (I eson.)  18
24405/99  20
209928/91  26 (II eson.)  24